;-----------------------------------
; MIDVUE.DEF module definition file
;-----------------------------------

NAME           MIDVUE

DESCRIPTION    'MIDI Input Viewer (c) Charles Petzold, 1992'
EXETYPE        WINDOWS
STUB           'WINSTUB.EXE'
CODE           PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA	       PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      8192
