NAME	     BadApp

DESCRIPTION  'BadApp - GP Fault Generator for Windows 3.1"

EXETYPE      WINDOWS

STUB	     'WINSTUB.EXE'

CODE	     PRELOAD MOVEABLE
DATA	     PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     32768
STACKSIZE    8192

EXPORTS
  FrameWndProc
