                                                                                                              Date: September 13, 1992 Sheet     2 of     2

                                                                                                              Size Document Number REV

                                                                                                                 A 1 1

                                                                                                              Title

                                                                                                                  IBM PC ANALOG I/O BOARD (LAYOUT SKETCH)

                                                                                                                        Jos Groot (jos.groot@fel.tno.nl)

                              IBM XT-SLOT

                 74LS245 74LS688 74LS244

                                                                           74LS139

                                                DIP-SWITCH

                 74LS240

9
-
P
I
N
S

S
U
B
-
D

C
O
N
N
E
C
T
O
R

                                                                             74LS02

                                   AD7569

                          CLOCK R & C JUMPERS

                                                                             74LS08