
LIBRARY         Listbox INITINSTANCE TERMINSTANCE 

DESCRIPTION    '32-Bit List Box Replacement'

CODE         MOVEABLE
DATA         MULTIPLE NONSHARED MOVEABLE

PROTMODE

EXETYPE        OS2

EXPORTS        fRegisterListBox @ 1
