
LIBRARY         Listbox INITINSTANCE TERMINSTANCE

DESCRIPTION    '32-Bit List Box Replacement'

DATA         MULTIPLE NONSHARED

PROTMODE

EXETYPE        OS/2 2.x

EXPORTS        fRegisterListBox @ 1
