; vesa_os2.def (emx+gcc)
LIBRARY vesa_et6 INITINSTANCE TERMINSTANCE

DESCRIPTION 'OS/2 VESA DLL'

EXPORTS
  OS2VesaGetInfo                           @1
  OS2VesaGetModeInfo                       @2
  OS2VesaSetMode                           @3
  OS2VesaGetMode                           @4
  OS2VesaSetWindow                         @5
  OS2VesaGetWindow                         @6
  OS2VesaSetScanlineLength                 @7
  OS2VesaGetScanlineLength                 @8
  OS2VesaSetSwitchFunc                     @9
  OS2VesaLockScreen                        @10
  OS2VesaUnlockScreen                      @11
  OS2VesaSetModified                       @12
  OS2VesaSetPalette                        @13
  OS2VesaGetPalette                        @14
  OS2VesaGetCharacter                      @15
  OS2VesaKeyboardHit                       @16
