DESCRIPTION 	"Free Dock v1.0"
EXETYPE 	WINDOWS
STUB 		"WINSTUB.EXE"
CODE 		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA 		PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE 	4096
STACKSIZE 	10240
EXPORTS         DockWinProc
		AppOptionsDlgProc
		MainOptionsDlgProc
		MailOptionsDlgProc
		WinExitOptionsDlgProc
		ClockOptionsDlgProc
		ExitDockDlgProc
