NAME	       Kamakazi
DESCRIPTION    'ExitWindows Demo - (c) 1988, Robert B. Hess'
STUB           'WINSTUB.EXE'
CODE           MOVEABLE
DATA           MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      4096
EXPORTS        WndProc
	       FindMSDOS
