LIBRARY    Console

DESCRIPTION 'Console DLL by A.P.Mazur'

STUB 'WINSTUB.EXE'

EXETYPE WINDOWS
CODE    MOVEABLE
DATA    SINGLE FIXED

HEAPSIZE    20000

EXPORTS
    LibMain    
    ConsoleWindowProc
   _show__7ConsoleFs
   _runModeless__7ConsoleFv
   ___ls__7ConsoleFpc
   _newLine__7ConsoleFv
   _update__7ConsoleFv
   ___ls__7ConsoleFd
   ___ls__7ConsoleFi
   ___ls__7ConsoleFc
   ___ls__7ConsoleFl
   ___ls__7ConsoleFUl
   ___ct__7ConsoleFPc
   ___dt__7ConsoleFv


