NAME    test

DESCRIPTION 'Windows in Zortech C++ by A.P.Mazur'

STUB 'WINSTUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MULTIPLE FIXED

HEAPSIZE    20000
STACKSIZE   2000

    

