NAME           CHECKER1
DESCRIPTION    'Mouse Hit-Test Demo Program No. 1 (C) Charles Petzold, 1987'
STUB           'WINSTUB.EXE'
CODE           MOVEABLE
DATA           MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      4096
EXPORTS        WndProc

