NAME            PATRON
DESCRIPTION     'Microsoft OLE Patron Client (c)1992 Microsoft Corp.'
EXETYPE         WINDOWS
STUB            'WINSTUB.EXE'

CODE            PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE        8192
STACKSIZE       4096

EXPORTS         PatronWndProc           @1
                AboutProc               @2
                BlackBoxWndProc         @3

                ClientCallback          @4

                ;OLE helper functions.
                StreamGet               @5
                StreamPut               @6
                InsertObjectProc        @7
                LinksProc               @8
                LinksUnavailableProc    @9
