; Module name: SB-DLL.DEF
; Programmer : Jeffrey M. Richter

LIBRARY     SB-DLL
DESCRIPTION 'Screen Blanker Dynamic-link library'
EXETYPE     WINDOWS
STUB        'WinStub.Exe'
CODE        NONDISCARDABLE FIXED PRELOAD
DATA        MOVEABLE PRELOAD SINGLE
HEAPSIZE    0
EXPORTS  
   WEP               @1    RESIDENTNAME
   JrnlRcrdHookFunc 
   InstallJrnlHook  
   GetLastEventTime 
