NAME          PTEST
DESCRIPTION   'EGI demo'
EXETYPE       WINDOWS
CODE          PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA          PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE      4096
STACKSIZE     8192
