NAME	CORONER

DESCRIPTION	"The Coroner (C) 1992 Matt Pietrek"
EXETYPE		WINDOWS
STUB		'WINSTUB.EXE'
CODE		PRELOAD NONDISCARDABLE
DATA		PRELOAD MOVEABLE
HEAPSIZE	8192
STACKSIZE	5120

EXPORTS
	EXCEPTIONHANDLER	@1