NAME                    MLHTest
DESCRIPTION             'MDI Sample Application'
STUB                    'WINSTUB.EXE'
EXETYPE                 WINDOWS

CODE                    MOVEABLE DISCARDABLE 
DATA                    MOVEABLE MULTIPLE PRELOAD

HEAPSIZE                4096
STACKSIZE               8192

SEGMENTS
    _TEXT    MOVABLE DISCARDABLE PRELOAD

EXPORTS
   MDIFrameWndProc       @1
   MDIChildWndProc       @2
   MainDlgAbout          @3
   NewHeapDlgProc        @4
   AllocDlgProc          @5
   HandleDlgProc         @6
   ReAllocDlgProc        @7
