
NAME PMDemo WINDOWAPI

PROTMODE

DESCRIPTION 'PMDemo-Program for PRJMGR written 1995 by R.Knospe'

DATA MULTIPLE

STACKSIZE 20480
HEAPSIZE  1024


EXPORTS   MainDialog

