;WPLSCRIPT rockdef
PRINT "Config Error! (default config)\n"
Return

;********** Rock v1.3 - Default configuration file **********

MODEM:
set device serial.device unit 0
set DTR_Control 1
set serreadbuf 16 serwritebuf 16
set prompt "OK"
set atten "AT|"
set initstring "~ATZ|"
set dialstring "ATDT"
set hangupstring "~~+++~~ATH0|"
set slowmodem TRUE
set baud 19200
set locked TRUE
set minbaud 2400
set initloop 8
set initwait 3
set calldelay 30
set modemwait 60
return

DISPLAY:
set status CON:0/155/640/256
set closestatus TRUE
set pubscreen ""
set xprdisplay TRUE
set xprwin RAW:0/25/640/130
set logdisplay FALSE
set logwin CON:0/11/640/190
return

FILES:
set logrock FALSE
set logfile rock:Rock.log
set inbound Mail:inbound/
set outbound Mail:outbound/
set nodelist FALSE
return
