
LIBRARY      ; leave this blank - default is .dll name
DESCRIPTION  'Pegasus Mail Telephone Message Form'

EXETYPE      WINDOWS

CODE         LOADONCALL DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE     8192
STACKSIZE    0

