'TBWINDO 6.0 - PARAMETERS - INCLUDE AT BEGINNING OF MAIN EXE FILE ONLY

 DEFINT a-z  ' THIS AFFECTS ENTIRE PROGRAM

'USE CY TO INSURE THAT CONST AND DIM ARE ONLY PERFORMED
'ONE TIME WHEN THE PROGRAM IS -RUN- AND NOT CHAINED
 IF cy = 0 THEN
'EDIT THE FOLLOWING TO YOUR NEEDS
    %mw = 30    ' MAXIMUM WINDOWS
    %mb = 8000  ' MAXIMUM BYTES IN SCREEN STORAGE ARRAY
    %mi = 10    ' MAXIMUM ITEMS IN MENU
    DIM wrow(%mw), wrows(%mw), wcol(%mw), wcols(%mw), wattr(%mw)
    DIM wshdw(%mw), wlstx(%mw), wlsty(%mw), scrn(%mb), wptr(%mw)
    DIM item$(%mi)
    mw = %mw
    scrnarray = %mb
 END IF

 cy = 1 'DONT ALLOW REDIM WHEN CHAINING

$INCLUDE "TBW60.INC"

