LIBRARY WINBLANK

DESCRIPTION     'Windows Screen Blanker Library Component'

STUB 'WINSTUB.EXE'
EXETYPE	WINDOWS

HEAPSIZE 512

CODE    FIXED PRELOAD SHARED
DATA    SINGLE FIXED PRELOAD SHARED

SEGMENTS
	_WINBLANK	FIXED PRELOAD SHARED

EXPORTS
    CheckWinMessage @1
