
NO
YES
500000
30
Unregistered
C:\Bimodem\
C:\Bimodem\
BIDORRR.MN
C:\PCB\GEN\DIR1
C:\PCB\GEN\DIR2
C:\PCB\GEN\DIR3
C:\PCB\GEN\DIR4
C:\PCB\GEN\DIR5
C:\PCB\GEN\DIR6
C:\PCB\GEN\DIR7
C:\PCB\GEN\DIR8
C:\PCB\GEN\DIR9
C:\PCB\GEN\DIR10
