2090 FTYPE
31   C
11   N
30   L
31   M
21   D
2091 FTYPE

2030 NRECS      REC

2000 HDR
120  ID         NONE   1  0 N
120  YEAR       NONE   1  0 N
120  MNTH       NONE   1  0 N
120  DAY        NONE   1  0 N
121  NRECS      NONE   4  0 N
120  HBYTES     NONE   2  0 N
120  RBYTES     NONE   2  0 N
131  RESERVED   NONE  20 20 N

2020 FDA 0
2000 FDA
2071 UNKNOWN    REC
2060 DFLD       REC
2080 BREAK      CR
31   FNAME      CR    11 11 D
2070 UNKNOWN    REC
31   FTYPE      NONE   1  1 N
121  FADDR      NONE   4  0 N
2073 UNKNOWN    REC
120  FLENG      NONE   1  0 N
2074 UNKNOWN    REC
120  FDEC       NONE   1  0 N
131  FRES1      NONE   2  2 N
30   FWID       NONE   1  0 N  
131  FRES2      NONE   2  2 N
30   FSFLGS     NONE   1  0 N
131  FRES3      NONE   8  8 N   
2001 FDA
2001 FDA

2001 HDR

2000 REC
30   DFLG       NONE   1  0 N  
2001 REC

