NAME            PMFINDER WINDOWAPI
DESCRIPTION     'OS/2 PM File Finder - Jerry Weldon 1988 - R.Mahoney 1991'
STUB            'os2stub.exe'
HEAPSIZE        8192
STACKSIZE       24576
