
LIBRARY         Controls INITGLOBAL TERMGLOBAL 

DESCRIPTION    'Custom Controls - 32 Bit'

CODE         MOVEABLE
DATA         MULTIPLE MOVEABLE

STACKSIZE 0

PROTMODE

EXETYPE        OS2

EXPORTS        InitControls @ 1
