; ---------------
; QuietWriter.def
; ---------------
; This UNTESTED definition file is for the following printer:
;     IBM QuietWriter
;
Init            ""
Pitch(10)       "\x05"
Pitch(12)       "\x03"
Pitch(17)       "\x06"
Quality(0)      "\eW\0\eI\0"
Quality(2)      "\x16"
Spacing(2)      "\eA$\e2"
Spacing(3)      "\eA\x18\e2"
Spacing(4)      "\eA\x12\e2"
Spacing(6)      "\eA\x0C\e2"
Spacing(7)      "\eA\x0A\e2"
Spacing(8)      "\eA\x09\e2"
Spacing(12)     "\eA\x06\e2"
Term            ""
