LIBRARY   MYDLL
EXETYPE   WINDOWS
CODE      PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA      PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE  8192
EXPORTS   MYDLLCOUNT
          MYDLLRANDOM
