;-------------------------------------
; AUDT.DEF module definition file v1.1
;-------------------------------------

NAME           AUDT  WINDOWCOMPAT

DESCRIPTION   'Transparent audio player v1.1 (text version) by Ryan C. Gordon.'
STACKSIZE     20000
BASE=0x10000
PROTMODE

; End of AUDT.DEF

