NAME    DynDlg

DESCRIPTION 'A minimum Application'

EXETYPE WINDOWS

STUB    'WINSTUB.EXE'

CODE    PRELOAD DISCARDABLE
DATA    PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE    1024
STACKSIZE   5120

EXPORTS
    MainWndProc   @1
    AboutBox      @2
    SpecialDlgBox @3
