NAME    dc

DESCRIPTION 'v2.0  ALculator DDE'
STUB    'WINSTUB.EXE'
CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

SEGMENTS
    _INIT   PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
    _RES    PRELOAD MOVEABLE

HEAPSIZE  4096
STACKSIZE 4096

EXPORTS
    WndProc       @1

