LIBRARY SLAP2

STUB 'WINSTUB.EXE'

CODE    FIXED PRELOAD
DATA    SINGLE FIXED PRELOAD

HEAPSIZE    1024        ; Must be non-zero to use Local memory manager

EXPORTS
    CheckPrintKey @1
    EnumWnd       @2
    fnAbortProc   @3
