NAME        GnuShell WINDOWAPI

DESCRIPTION 'Gnuplot shell'

STUB        'OS2STUB.EXE'
CODE        MOVEABLE
DATA        MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 16384



    
