;
; Module definition file for MMTIMER.DLL
;
; Note that the code segment is fixed since we're using there interrupt handler
;
  
LIBRARY   MMTIMER

DESCRIPTION 'ATEasy v2.0 MMTIMER example, Copyright (c) 1993 GEOTEST, INC.'

EXETYPE   WINDOWS

CODE      PRELOAD FIXED
DATA      PRELOAD FIXED SINGLE

HEAPSIZE  1024

EXPORTS
    WEP                @1 RESIDENTNAME

