;//****************************************************************************
;// File: runlib.def
;//
;// Purpose: module definition file for runlib.dll
;//
;// Functions: none
;//
;//
;// Development Team: richhe
;//
;//
;// Written by Microsoft Product Support Services, Windows Developer Support
;// Copyright (c) 1992 Microsoft Corporation. All rights reserved.
;//****************************************************************************

LIBRARY         RUNLIB
DESCRIPTION     'Run and Wait Library'
EXETYPE         WINDOWS 3.0
PROTMODE
HEAPSIZE        1024
DATA            PRELOAD    MOVEABLE SINGLE
CODE            PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
SEGMENTS        _TEXT PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
EXPORTS         SPAWNANDWAIT            @1
                SPAWNANDWAITINDIRECT    @2
                TOOLHELPNOTIFYPROC      @3
                HOOK                    @5
                WEP                     @6 RESIDENTNAME

