LIBRARY   CHEMLIB
EXETYPE   WINDOWS
CODE      PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA      PRELOAD MOVEABLE SINGLE
HEAPSIZE  1024
EXPORTS
;         WEP PRIVATE
