LIBRARY         WALTIO16
EXETYPE         WINDOWS
DESCRIPTION     '16-bit side of Universal Thunk interface to WALTIO.DLL'
CODE            PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD SINGLE
EXPORTS
    WEP         @1 RESIDENTNAME
    UT16Init    @2
    UT16Proc    @3
