NAME    CLIENT   WINDOWAPI

DESCRIPTION 'Client to TRACER'


CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE


HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 4096

EXPORTS
    ClientWndProc @1
