NAME    sample32 WINDOWCOMPAT

DESCRIPTION 'Pmcomm 32bit sample script.'

STUB    'OS2STUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE  8192
STACKSIZE 16384
