NAME         PMCLOCK

DESCRIPTION  'Program Manager Timer'

EXETYPE      WINDOWS

STUB         'WINSTUB.EXE'

CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

STACKSIZE    1024
HEAPSIZE     1024

