BEGIN-SYSTEM
   BBSNAME               [The S M E Support BBS                   ]
   CARRIER               [N]
   PORT                  [1    ]
   UARTRATE              [16800]
   CONNECTRATE           [16800]
   PARITY                [N]
   DATABITS              [8    ]
   STOPBITS              [1]
END-SYSTEM

BEGIN-CALLER
   NAME                  [CARL SAGERQUIST          ]
   BUSINESS              [SAGERQUIST MICRO ENGINEERING  ]
   ADDRESS               [1414 W. KERRICK ST.      ]
   CITY                  [LANCASTER                ]
   STATE                 [CA                ]
   ZIP                   [93534     ]
   COUNTRY               [USA               ]
   SHOWADDRESS           [N]
   HOMEPHONE             [805-723-6908             ]
   SHOWHOMEPHONE         [N]
   WORKPHONE             [805-723-6908             ]
   SHOWWORKPHONE         [N]
   DATAPHONE             [805-723-6908             ]
   SHOWDATAPHONE         [Y]
   PASSWORD              [PASSWORD    ]
   SECURITY              [1    ]
   ALLOWEDMINS           [90   ]
   USEDMINS              [0    ]
   UPLOADS               [0    ]
   DOWNLOADS             [3    ]
   LOGONS                [1    ]
   BADLOGONS             [0    ]
   LASTMSGREAD           [4500      ]
   USERFLAG              [0         ]
   ANSI                  [Y]
   EXPERT                [N]
   PROTOCOL              [0    ]
   DATEYEAR              [1993      ]
   DATEMONTH             [9         ]
   DATEDAY               [06        ]
   DATEHOUR              [12        ]
   DATEMIN               [00        ]
   DATESEC               [00        ]
   KEY                   [0         ]
END-CALLER

