LIBRARY  FILE

EXETYPE  WINDOWS

PROTMODE

CODE     PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA     PRELOAD SINGLE
STACKSIZE 5120
HEAPSIZE  1024

EXPORTS
   WEP         @1 RESIDENTNAME
   ReadBMP     @2
   ReadCUT     @3
   ReadGIF     @4
   ReadIFF     @5
   ReadIMG     @6
   ReadMAC     @7
   ReadMSP     @8
   ReadPCX     @9
   ReadPIC     @10
   ReadTGA     @11
   ReadTIF     @12
   ReadWPG     @13

