NAME PP WINDOWCOMPAT
CODE PRELOAD EXECUTEREAD NOIOPL NONCONFORMING
DATA PRELOAD READWRITE MULTIPLE NONSHARED NOIOPL
DESCRIPTION 'Portions Copyright(C) 1993 Blue Star Systems'
EXETYPE OS2
PROTMODE
STUB 'NOWAY.EXE'

IMPORTS DOS32KILLTHREAD=DOSCALL1.111
IMPORTS DOS32SHUTDOWN=DOSCALL1.415
IMPORTS DOSFLATTOSEL=DOSCALL1.425
IMPORTS DOSSELTOFLAT=DOSCALL1.426
IMPORTS KBDCHARIN=KBDCALLS.4
