LIBRARY CRTLIB
DESCRIPTION 'Microsoft C 5.10 Dynamically-linked C Run-Time Library'
DATA MULTIPLE
PROTMODE
EXPORTS
	ATOF
	LDIV
	STRTOD
	_abort
	_abs
	_access
	_alloca
	_asctime
	_atexit
	_atoi
	_atol
	_bsearch
	_calloc
	_cgets
	_chdir
	_chmod
	_chsize
	_clearerr
	_clock
	_close
	_cprintf
	_cputs
	_creat
	_cscanf
	_ctime
	_cwait
	_difftime
	_div
	_dup
	_dup2
	_ecvt
	_eof
	__errno
	_execl
	_execle
	_execlp
	_execlpe
	_execv
	_execve
	_execvp
	_execvpe
	_exit
	_fclose
	_fcloseall
	_fcvt
	_fdopen
	_fflush
	_fgetc
	_fgetchar
	_fgetpos
	_fgets
	_filelength
	_flushall
	_fopen
	_fprintf
	_fputc
	_fputchar
	_fputs
	_fread
	_free
	_freopen
	_fscanf
	_fseek
	_fsetpos
	_fstat
	_ftell
	_ftime
	_fwrite
	_gcvt
	_getch
	_getche
	_getcwd
	_getenv
	_getpid
	_gets
	_getw
	_gmtime
	_halloc
	_hfree
	_inp
	_isatty
	_isalpha
	_isupper
	_islower
	_isdigit
	_isxdigit
	_isspace
	_ispunct
	_isalnum
	_isprint
	_isgraph
	_iscntrl
	_itoa
	_kbhit
	_labs
	_lfind
	_localtime
	_locking
	_longjmp
	_lsearch
	_lseek
	_ltoa
	_malloc
	_memccpy
	_memchr
	_memcmp
	_memcpy
	_memicmp
	_memmove
	_memset
	_mkdir
	_mktemp
	_mktime
	_movedata
	_onexit
	_open
	_outp
	_perror
	_printf
	_putch
	_putenv
	_puts
	_putw
	_qsort
	_rand
	_read
	_remove
	_rename
	_rewind
	_rmdir
	_rmtmp
	_sbrk
	_scanf
	_setbuf
	_setjmp
	_setmode
	_setvbuf
	_signal
	_sopen
	_spawnl
	_spawnle
	_spawnlp
	_spawnlpe
	_spawnv
	_spawnve
	_spawnvp
	_spawnvpe
	_sprintf
	_srand
	_sscanf
	_stackavail
	_stat
	_strcat
	_strchr
	_strcmp
	_strcmpi
	_strcpy
	_strcspn
	_strdup
	_strerror
	_stricmp
	_strlen
	_strlwr
	_strncat
	_strncmp
	_strncpy
	_strnicmp
	_strnset
	_strpbrk
	_strrchr
	_strrev
	_strset
	_strspn
	_strstr
	_strtok
	_strtol
	_strtoul
	_strupr
	_swab
	_system
	_tell
	_tempnam
	_time
	_tmpfile
	_tmpnam
	_tolower
	_toupper
	_tzset
	_ultoa
	_umask
	_ungetc
	_ungetch
	_unlink
	_utime
	_vfprintf
	_vprintf
	_vsprintf
	_wait
	_write
	__aFFaldiv
	__aFFalmul
	__aFFalrem
	__aFFalshl
	__aFFalshr
	__aFFauldiv
	__aFFaulmul
	__aFFaulrem
	__aFFaulshr
	__aFahdiff
	__aFldiv
	__aFlmul
	__aFlrem
	__aFlshl
	__aFlshr
	__aFNaldiv
	__aFNalmul
	__aFNalrem
	__aFNalshl
	__aFNalshr
	__aFNauldiv
	__aFNaulmul
	__aFNaulrem
	__aFNaulshr
	__aFuldiv
	__aFulmul
	__aFulrem
	__aFulshr
	__beginthread
	__chkstk
	__CRT_INIT
	__daylight
	__dll_expand
	__dll_freect
	__dll_memavl
	__dll_memmax
	__dll_nheapchk
	__dll_nheapset
	__dll_nheapwalk
	__dll_nmalloc
	__dll_nrealloc
	__dll_nrealloc1
	__dll_realloc
	__endthread
	__exit
	__ffree
	__fheapchk
	__fheapset
	__fheapwalk
	__fmalloc
	__fmsize
	__heapchk
	__heapset
	__heapwalk
	__lrotl
	__lrotr
	__makepath
	__msize
	__nfree
	__nmsize
	__rotl
	__rotr
	__searchenv
	__splitpath
	__stderr
	__stdin
	__stdout
	__strdate
	__strerror
	__strtime
	__timezone
	__tzname
	___amblksiz
	___doserrno
	ACOS
	ASIN
	ATAN
	ATAN2
	CABS
	CEIL
	COS
	COSH
	EXP
	FABS
	FLOOR
	FMOD
	FREXP
	HYPOT
	J0
	J1
	JN
	LDEXP
	LOG
	LOG10
	MODF
	POW
	SIN
	SINH
	SQRT
	TAN
	TANH
	Y0
	Y1
	YN
	_dieeetomsbin
	_dmsbintoieee
	_fieeetomsbin
	_fmsbintoieee
	_HUGE
	_matherr
	__CIacos
	__CIasin
	__CIatan
	__CIatan2
	__CIceil
	__CIcos
	__CIcosh
	__CIexp
	__CIfabs
	__CIfloor
	__CIfmod
	__CIlog
	__CIlog10
	__CIpow
	__CIsin
	__CIsinh
	__CIsqrt
	__CItan
	__CItanh
	__clear87
	__control87
	__dcvt
	__eaddd
	__eadds
	__edivd
	__edivdr
	__edivs
	__edivsr
	__eldd
	__eldl
	__eldq
	__elds
	__eldw
	__emuld
	__emuls
	__estd
	__estdp
	__ests
	__estsp
	__esubd
	__esubdr
	__esubs
	__esubsr
	__fabs
	__fadd
	__faddd
	__fadds
	__fchs
	__fcmp
	__fcompp
	__fdiv
	__fdivd
	__fdivdr
	__fdivr
	__fdivs
	__fdivsr
	__fdup
	__fldd
	__fldl
	__fldq
	__flds
	__fldt
	__fldw
	__fldz
	__fltused
	__fmul
	__fmuld
	__fmuls
	__fpreset
	__fstd
	__fstdp
	__fsts
	__fstsp
	__fsttp
	__fsub
	__fsubd
	__fsubdr
	__fsubr
	__fsubs
	__fsubsr
	__ftol
	__ftst
	__fxch
	__saddd
	__sadds
	__sdivd
	__sdivdr
	__sdivs
	__sdivsr
	__sldd
	__sldl
	__sldq
	__slds
	__sldt
	__sldw
	__smuld
	__smuls
	__sstd
	__sstdp
	__ssts
	__sstsp
	__ssttp
	__ssubd
	__ssubdr
	__ssubs
	__ssubsr
	__status87
